Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to jv translation catalogue (13 entries)

en: Submit
jv: Kirim

en: Unknown
jv: Ora dikenal

en: Project not secure
jv: Proyek ora aman

en: Project revoked
jv: Proyek dicabud

en: Project not supported
jv: Proyek ora didukung

en: No available releases found
jv: Ora ānā rilis cumawis sing ditemokaké

en: Release revoked
jv: Rilis dicabud

en: Release not supported
jv: Rilis ora didukung

en: Invalid info
jv: Infoné ora sah

en: About
jv: Ngenani

en: Unknown release date
jv: Tanggal rilis ora dikenali

en: Failed to get available update data.
jv: Gagal njupuki update-tan data sing cumawis.

en: No available update data
jv: Ora ānā update-tan data cumawis
