Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to ko translation catalogue (14 entries)

en: Submit
ko: 전송

en: Unknown
ko: 알 수 없음

en: Token
ko: 토큰

en: Project not secure
ko: 안전하지 않는 프로젝트

en: Project revoked
ko: 삭제된 프로젝트

en: Project not supported
ko: 지원되지 않는 프로젝트

en: No available releases found
ko: 사용 가능한 릴리스가 발견되지 않습니다.

en: Release revoked
ko: 삭제된 릴리스

en: Release not supported
ko: 지원하지 않는 릴리스

en: Invalid info
ko: 유효하지 않은 정보

en: About
ko: 소개

en: Unknown release date
ko: 알 수 없는 릴리스 일자

en: Failed to get available update data.
ko: 업데이트 데이터 가져오기 실패

en: No available update data
ko: 새로운 업데이트 데이터 없음
