Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to oc translation catalogue (14 entries)

en: Submit
oc: Sometre

en: Unknown
oc: Desconegut

en: Token
oc: Geton (token)

en: Project not secure
oc: Projècte pas securizat

en: Project revoked
oc: Projècte regetat

en: Project not supported
oc: Projècte pas supòrtat

en: No available releases found
oc: Cap de version pas disponibla

en: Release revoked
oc: Version revocada

en: Release not supported
oc: Version pas supòrtada

en: Invalid info
oc: Informacion invalida

en: About
oc: A prepaus

en: Unknown release date
oc: Data de la version desconeguda

en: Failed to get available update data.
oc: Es pas estat possible d'obténer l'informacion d'actualizacion disponibla.

en: No available update data
oc: I a pas cap d'informacion d'actualizacion disponible
