Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Submit
target: Enviar

en: Unknown
target: Desconhecido

en: Project not secure
target: Projeto inseguro

en: Project revoked
target: Projecto revogado

en: Project not supported
target: Projecto não suportado

en: No available releases found
target: Não foram encontradas versões disponíveis

en: Release revoked
target: Versão revogada

en: Release not supported
target: Versão não suportada

en: Invalid info
target: Informação inválida

en: About
target: Sobre

en: Unknown release date
target: Data da versão desconhecida

en: Failed to get available update data.
target: Falhou a obtenção de dados disponíveis de atualização.

en: No available update data
target: Sem dados disponíveis de atualização
