Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to sk translation catalogue (13 entries)

en: Submit
sk: Odoslať

en: Unknown
sk: Neznámy

en: Project not secure
sk: Projekt nezabezpečený

en: Project revoked
sk: Projekt odvolaný

en: Project not supported
sk: Projekt nie je podporovaný

en: No available releases found
sk: Neboli nájdené nové vydania

en: Release revoked
sk: Vydanie zrušené

en: Release not supported
sk: Nepodporovaná verzia

en: Invalid info
sk: Neplatné informácie

en: About
sk: Informácie o

en: Unknown release date
sk: Neznámy dátum uverejnenia

en: Failed to get available update data.
sk: Prevzatie dostupných aktualizačných údajov zlyhalo.

en: No available update data
sk: Žiadne dostupné údaje aktualizácie
