Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Submit
target: Indsend

en: Unknown
target: Ukendt

en: Token
target: Symbol

en: Project not secure
target: Projekt ikke sikkert

en: Project revoked
target: Projekt tilbagekaldt

en: Project not supported
target: Projekt ikke understøttet

en: No available releases found
target: Ingen udgivelser til rådighed

en: Release revoked
target: Udgivelse tilbagekaldt

en: Release not supported
target: Udgivelse ikke understøttet

en: Invalid info
target: Ugyldig information

en: Unknown release date
target: Ukendt udgivelsesdato
