Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to tr translation catalogue (14 entries)

en: Submit
tr: Gönder

en: Unknown
tr: Bilinmiyor

en: Token
tr: Simge

en: Project not secure
tr: Proje güvenli değil

en: Project revoked
tr: Proje feshedildi

en: Project not supported
tr: Proje desteklenmiyor

en: No available releases found
tr: Kullanılabilir sürüm bulunamadı

en: Release revoked
tr: Sürüm feshedildi

en: Release not supported
tr: Sürüm desteklenmiyor

en: Invalid info
tr: Geçersiz bilgi

en: About
tr: Hakkında

en: Unknown release date
tr: Bilinmeyen sürüm tarihi

en: Failed to get available update data.
tr: Mevcut güncelleme verisi alınamadı.

en: No available update data
tr: Mevcut güncelleme verisi yok
