Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to vi translation catalogue (13 entries)

en: Submit
vi: Gửi đi

en: Unknown
vi: Không rõ

en: Project not secure
vi: Dự án không an toàn

en: Project revoked
vi: Dự án bị hủy bỏ

en: Project not supported
vi: Dự án không được hỗ trợ

en: No available releases found
vi: Không tìm thấy bản phát hành nào

en: Release revoked
vi: Bản phát hành bị hủy bỏ

en: Release not supported
vi: Bản phát hành không được hỗ trợ

en: Invalid info
vi: Thông tin không hợp lệ

en: About
vi: Giới thiệu

en: Unknown release date
vi: Không rõ ngày phát hành

en: Failed to get available update data.
vi: Không lấy được thông tin về các bản cập nhật.

en: No available update data
vi: Không có dữ liệu cập nhật
