Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Submit
target: 提交

en: Unknown
target: 未知

en: Token
target: 令牌(Token)

en: Project not secure
target: 此项目不安全

en: Project revoked
target: 项目被撤回

en: Project not supported
target: 不支持此项目

en: No available releases found
target: 未发现可用的发布

en: Release revoked
target: 该发布已被撤回

en: Release not supported
target: 此发布版本不再被支持

en: Invalid info
target: 无效信息

en: About
target: 关于

en: Unknown release date
target: 未知的发行日期

en: Failed to get available update data.
target: 获取可用的更新数据失败。

en: No available update data
target: 没有可用的更新数据

en: Empty version
target: 空版本

en: Invalid version: @existing_version
target: 无效版本: @existing_version
