Monit Drupal Connector (2.0.1-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Submit
target: 提交

en: Unknown
target: 未知

en: Project not secure
target: 不安全的專案

en: Project revoked
target: 撤銷的專案

en: Project not supported
target: 不支援的專案

en: No available releases found
target: 找不到可用的更新

en: Release revoked
target: 撤銷的版本

en: Release not supported
target: 不支援的發佈版本

en: Invalid info
target: 無效的資訊

en: About
target: 關於

en: Unknown release date
target: 無法辨識發佈日期

en: Failed to get available update data.
target: 無法取得可用的更新資料。

en: No available update data
target: 沒有可用的更新資料
