Monitoring (8.x-1.0-alpha1) - en to hi translation catalogue (55 entries)

en: Status
hi: अवस्था

en: Delete
hi: मिटायें

en: Operations
hi: कार्यवाही

en: Value
hi: मान

en: Type
hi: प्रकार

en: Actions
hi: क्रियाएँ

en: Remove
hi: हटाएँ

en: Description
hi: उल्लेख

en: Log
hi: गतिविधि संदेश

en: Enabled
hi: सक्रिय करें

en: Yes
hi: हाँ

en: No
hi: नहीं

en: File
hi: फ़ाइल

en: Edit
hi: संपादित करें

en: Test
hi: परीक्षण

en: Message
hi: संदेश

en: - None -
hi: - कोई नहीं -

en: Weight
hi: मान

en: Category
hi: वर्ग

en: Settings
hi: स्थापनायें

en: Field
hi: क्षेत्र

en: Label
hi: लेबल

en: Save
hi: संरक्षित करें

en: View
hi: देखें

en: Path
hi: मार्ग

en: Display
hi: प्रदर्शन

en: Timestamp
hi: टाइमस्टैम्प

en: ID
hi: आईडी

en: Unknown
hi: पता नहीं

en: User
hi: प्रयोक्ता

en: Configure
hi: विन्यास करें

en: Update status
hi: नवीनतम स्थिति

en: Filter
hi: फिल्टर

en: Severity
hi: तीव्रता

en: Count
hi: गुणांक

en: Conditions
hi: शर्तें

en: Warning
hi: चेतावनी

en: OK
hi: ठीक है

en: Details
hi: विस्तृत सूचना

en: Table
hi: तालिका

en: Log in
hi: प्रवेश

en: Uninstall
hi: स्थापना रद्द करें

en: Session closed for %name.
hi: सदस्य %name के लिये सेशन बंद किया गया है।

en: seconds
hi: क्षण

en: Result
hi: परिणाम

en: Info
hi: जानकारी

en: Interval
hi: मध्यान्तर

en: Login attempt failed for %user.
hi: सदस्य %user का आने की सूचना देने का प्रयास असफल रहा।

en: - Select -
hi: - चुनें -

en: label
hi: लेबल

en: - All -
hi: -सभी-

en: Machine-readable name
hi: मशीन पठनीय नाम

en: Critical
hi: विकट

en: UUID
hi: युयुआइङी

en: %type: @message in %function (line %line of %file).
hi: %type: @message in %function (लाइन %line का %file)।
