Monitoring (8.x-1.0-alpha1) - en to ta translation catalogue (51 entries)

en: Status
ta: நிலை

en: Delete
ta: அழி

en: Operations
ta: செயல்பாடுகள்

en: Value
ta: மதிப்பு

en: Type
ta: வகை

en: Actions
ta: செயல்கள்

en: Remove
ta: நீக்கு

en: Description
ta: விரிவாக்கம்

en: Log
ta: பதிவு

en: Enabled
ta: செயலிலுள்ளது

en: Yes
ta: ஆம்

en: No
ta: இல்லை

en: File
ta: கோப்பு

en: Edit
ta: மாற்று

en: Test
ta: சோதனை

en: Message
ta: செய்தி

en: - None -
ta: - இல்லை -

en: Weight
ta: எடை

en: Category
ta: பிரிவு

en: Settings
ta: அமைவுகள்

en: Field
ta: புலம்

en: Label
ta: அடையாளம்

en: Save
ta: சேமி

en: View
ta: பார்

en: Path
ta: பாதை

en: Display
ta: காட்சி

en: Timestamp
ta: நேரமுத்திரை

en: Unknown
ta: தெரியாதது

en: User
ta: பயனர்

en: Configure
ta: முறைப்படுத்து

en: Update status
ta: மேம்படுத்தல் நிலை

en: Filter
ta: வடிகட்டி

en: Severity
ta: தீவிரம்

en: Count
ta: எண்ணிக்கை

en: Warning
ta: எச்சரிக்கை

en: OK
ta: சரி

en: Details
ta: விவரங்கள்

en: Table
ta: அட்டவணை

en: Log in
ta: உள்நுழை

en: Uninstall
ta: கழற்றல்

en: Operator
ta: வினைக்குறி

en: Key
ta: சாவி

en: Result
ta: முடிவு

en: Info
ta: தகவல்

en: Interval
ta: இடைவேளை

en: Login attempt failed for %user.
ta: %user பயனரது உள்நுழைவு முயற்சி தோல்வி.

en: - Select -
ta: - தேர்ந்தெடு -

en: Output
ta: வெளியீடு

en: - All -
ta: - அனைத்தும் -

en: Machine-readable name
ta: இயந்திரக்குறியீட்டுப் பெயர்

en: Critical
ta: சிக்கலான
