Monitoring (8.x-1.0-alpha1) - en to te translation catalogue (42 entries)

en: Status
te: స్థితి

en: Delete
te: తొలగించు

en: Operations
te: కార్యాలు

en: Value
te: విలువ

en: Type
te: రకం

en: Actions
te: చర్యలు

en: Remove
te: తొలిగించు

en: Description
te: వివరణ

en: Log
te: చిట్టా

en: Enabled
te: చేతనం అయింది

en: Yes
te: అవును

en: No
te: కాదు

en: File
te: ఫైల్

en: Edit
te: మార్చు

en: Test
te: పరీక్ష

en: Message
te: సందేశం

en: - None -
te: - ఏమీలేదు -

en: Weight
te: భారం

en: Category
te: వర్గం

en: Settings
te: అమరికలు

en: Field
te: ఖాళీ

en: Label
te: లేబుల్

en: Save
te: భద్రపరచు

en: View
te: చూడు

en: Display
te: చూపు

en: Timestamp
te: కాలముద్ర

en: User
te: వాడుకరి

en: Configure
te: స్వరూపించు

en: Filter
te: వడపోయి

en: Severity
te: తీవ్రత

en: Count
te: లెక్క

en: Warning
te: హెచ్చరిక

en: OK
te: సరే

en: Details
te: వివరాలు

en: Table
te: పట్టిక

en: Log in
te: ప్రవేశించు

en: Result
te: ఫలితం

en: Info
te: సమాచారం

en: Login attempt failed for %user.
te: %user యొక్క ప్రవేశ ప్రయత్నం విఫలమైంది.

en: - Select -
te: - ఎంచుకోండి -

en: - All -
te: - అన్ని -

en: Current value
te: ప్రస్తుత విలువ
