Monitoring (8.x-1.0-alpha1) - en to ug translation catalogue (27 entries)

en: Status
ug: ھالەت

en: Delete
ug: ئۆچۈرۈش

en: Operations
ug: مەشغۇلاتلار

en: Value
ug: پارامېتىرى

en: Type
ug: تىپى

en: Actions
ug: مەشغۇلاتلار

en: Remove
ug: يۆتكىۋېتىش

en: Description
ug: بايانى

en: Enabled
ug: ئىناۋەتلىك

en: File
ug: ھۆججەت

en: Test
ug: سىناق

en: Message
ug: ئۇچۇر

en: - None -
ug: يوق

en: Settings
ug: تەڭشەكلەر

en: Label
ug: بەلگە

en: View
ug: كۆرۈنۈش

en: Path
ug: نۆۋەتتىكى ئورۇن

en: Display
ug: كۆرسىتىش

en: Filter
ug: سۈزۈش

en: Severity
ug: مۇھىملىقى

en: Count
ug: قېتىم سانى

en: OK
ug: جەزملەش

en: Details
ug: تەپسىلاتى

en: Table
ug: جەدۋەل

en: Log in
ug: كىرىش

en: Uninstall
ug: ئۆچۈرۈش

en: - All -
ug: ھەممىسى
