Monitoring (8.x-1.14) - en to unknown language translation catalogue (30 entries)

en: Status
target: நிலை

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Type
target: வகை

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Message
target: தகவல்

en: Weight
target: நிறை

en: Category
target: வகை

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: View
target: நோக்குக

en: History
target: வரலாறு

en: Path
target: பா​தை

en: never
target: ஒருபோதுமில்லை

en: User
target: பயனாளர்

en: Error
target: வழு

en: Page
target: பக்கம்

en: Roles
target: பாத்திரங்கள்

en: Filter
target: வடிகட்டி

en: Count
target: எண்ணிக்கை

en: Details
target: விபரங்கள்

en: ‹ previous
target: < முன்

en: next ›
target: அடுத்தது >

en: « first
target: << தொடக்கம்

en: last »
target: முடிவு >>
