Monitoring (8.x-1.17) - en to unknown language translation catalogue (24 entries)

en: Status
target: நிலை

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Type
target: வகை

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Message
target: தகவல்

en: Weight
target: நிறை

en: Category
target: வகை

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: View
target: நோக்குக

en: History
target: வரலாறு

en: Path
target: பா​தை

en: never
target: ஒருபோதுமில்லை

en: User
target: பயனாளர்

en: Error
target: வழு

en: Roles
target: பாத்திரங்கள்

en: Filter
target: வடிகட்டி

en: Count
target: எண்ணிக்கை

en: Details
target: விபரங்கள்
