Multi Site Configuration (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Email address
target: Alamat e-mel

en: Site name
target: Nama laman web

en: Default front page
target: Laman utama lalai

en: About
target: Perihal

en: Default 403 (access denied) page
target: Laman 403 (akses terhalang) lalai

en: Default 404 (not found) page
target: Laman 404 (tidak dijumpai) lalai

en: How this is used depends on your site's theme.
target: Bagaimana ini digunakan bergantung kepada tema laman web anda.

en: This page is displayed when the requested document is denied to the current user. Leave blank to display a generic "access denied" page.
target: Halaman ini dipamerkan apabila permintaan dokumen dinafikan kepada pengguna semasa. Biarkan kosong untuk mempamerkan satu halaman generik "capaian dinafikan".

en: This page is displayed when no other content matches the requested document. Leave blank to display a generic "page not found" page.
target: Halaman ini dipamerkan apabila tiada kandungan yang lain berpadanan dengan dokumen yang diminta. Biarkan kosong untuk mempamerkan satu halaman generik "halaman tidak dijumpai".
