Nagios Monitoring (8.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Title
target: 标题

en: Description
target: 描述

en: General settings
target: 常规设置

en: Modules
target: 模块

en: Unknown
target: 未知

en: Custom
target: 自定义

en: Message type
target: 消息类型

en: Warning
target: 警告

en: Unauthorized
target: 未被授权的

en: Enabled modules
target: 已启用的模块

en: Critical
target: 严重

en: Unique ID
target: 唯一ID
