New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha1) - en to hu translation catalogue (4 entries)

en: Enable
hu: Engedélyezés

en: Disable
hu: Letiltás

en: Settings
hu: Beállítások

en: API Key
hu: API-kulcs
