New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha1) - en to kn translation catalogue (3 entries)

en: Enable
kn: ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು

en: Disable
kn: ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸು

en: Settings
kn: ಸಿದ್ಧತೆಗಳು
