New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha1) - en to pl translation catalogue (4 entries)

en: Enable
pl: Włącz

en: Disable
pl: Wyłącz

en: Settings
pl: Ustawienia

en: API Key
pl: Klucz API
