New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha2) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Enable
hy: Ակտիվացնել

en: Disable
hy: Անջատել

en: Settings
hy: Ընտրանքներ

en: Configure
hy: կարգավորել
