New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha3) - en to ast translation catalogue (6 entries)

en: Enable
ast: Activar

en: Disable
ast: Desactivar

en: Overview
ast: Vista xeneral

en: Settings
ast: Preferencies

en: Details
ast: Detalles

en: Installed
ast: Instaláu
