New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha3) - en to ca translation catalogue (7 entries)

en: Enable
ca: Habilita

en: Disable
ca: Inhabilita

en: Overview
ca: Resum

en: Settings
ca: Paràmetres

en: Details
ca: Detalls

en: Exists
ca: Existeix

en: Installed
ca: Instal·lat
