New Relic (8.x-1.0-alpha3) - en to es translation catalogue (11 entries)

en: Enable
es: Activar

en: Disable
es: Desactivar

en: Overview
es: Vista general

en: Settings
es: Configuración

en: Not loaded
es: No cargado

en: API Key
es: Clave API

en: Details
es: Detalles

en: Exists
es: Existe

en: Installed
es: Instalado

en: App Settings
es: Preferencias de Aplicación

en: Uninstalled
es: Desinstalado
