New Relic RPM Integration (8.x-1.0-alpha3) - en to eu translation catalogue (6 entries)

en: Enable
eu: Gaitu

en: Disable
eu: Ezgaitu

en: Overview
eu: Ikuspegi orokorra

en: Settings
eu: Ezarpenak

en: Details
eu: Xehetasunak

en: Installed
eu: Instalatuta
