Nexx Integration (8.x-2.0-alpha2) - en to et translation catalogue (8 entries)

en: Title
et: Pealkiri

en: Teaser
et: Juhtlõik

en: Default value
et: Vaikimisi väärtus

en: Subtitle
et: Alapealkiri

en: Notification settings
et: Märguande seaded

en: Bundles
et: Kogumid

en: Is active
et: Aktiivne

en: Field types
et: Väljade tüübid
