Nexx Integration (8.x-2.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Title
target: Título

en: Teaser
target: Chamada

en: An error occurred
target: Ocorreu um erro

en: Channel
target: Canal

en: Default value
target: Valor padrão

en: Subtitle
target: Subtítulo

en: Notification settings
target: Configurações de notificação

en: Bundles
target: Empacotar

en: Is active
target: Está ativo

en: Select field
target: Selecionar campo

en: Field types
target: Tipos de campo
