Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha13) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: Title
target: عنوان

en: Body
target: بدنه

en: Delete
target: حذف

en: Content
target: محتوا

en: Group
target: گروه

en: On
target: روشن

en: Tags
target: برچسب‌ها

en: Edit
target: تدوین

en: Reset
target: اعاده

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: View
target: مشاهده

en: Picture
target: تصویر

en: Created
target: ایجاد گردید

en: All
target: همه

en: Page
target: صفحه

en: Off
target: خاموش

en: Roles
target: نقش‌ها

en: Promoted to front page
target: ارتقا یافته به صفحه اصلی

en: Authored by
target: نوشته شده توسط

en: ,
target: ،

en: Desc
target: نزولی

en: Anonymous
target: ناشناس

en: Sort by
target: مرتب کن بر اساس

en: Changed
target: تغییر یافته

en: Apply
target: تایید

en: Offset
target: جابجایی

en: Items per page
target: عنصر‌ها در هر صفحه

en: ‹‹
target: >>

en: ››
target: <<

en: - All -
target: - همه -

en: « First
target: >>اول

en: Last »
target: آخر>>

en: Asc
target: صعودی

en: Master
target: مدیر
