Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha18) - en to km translation catalogue (12 entries)

en: Title
km: ចំណង​ជើង

en: Delete
km: លុប

en: Yes
km: បាទ/ចាស

en: No
km: ទេ

en: Edit
km: កែសម្រួល

en: Name
km: ឈ្មោះ

en: Label
km: ស្លាក

en: View
km: មើល

en: Created
km: បាន​បង្កើត

en: Authored by
km: និពន្ធ​ដោយ​

en: Machine name
km: ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន

en: About
km: អំពី
