Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha19) - en to unknown language translation catalogue (49 entries)

en: Home
target: خانه

en: Title
target: عنوان

en: Delete
target: حذف

en: Content
target: محتوا

en: Group
target: گروه

en: Type
target: نوع

en: Author
target: نویسنده

en: Description
target: شرح

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Edit
target: تدوین

en: Reset
target: اعاده

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: Label
target: برچسب

en: View
target: مشاهده

en: ID
target: هویت

en: Picture
target: تصویر

en: User
target: کاربر

en: Created
target: ایجاد گردید

en: All
target: همه

en: Add content
target: افزودن محتوا

en: Visibility
target: وضعیت نمایش

en: Authored by
target: نوشته شده توسط

en: ,
target: ،

en: Desc
target: نزولی

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Sort by
target: مرتب کن بر اساس

en: Size of textfield
target: اندازه میدان متن

en: Changed
target: تغییر یافته

en: Apply
target: تایید

en: Form
target: ورقه

en: Offset
target: جابجایی

en: Machine name
target: نام دستگاه

en: About
target: درباره

en: Items per page
target: عنصر‌ها در هر صفحه

en: ‹‹
target: >>

en: ››
target: <<

en: Placeholder
target: جایگذار

en: - All -
target: - همه -

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول میدان به کاراکتر.

en: « First
target: >>اول

en: Last »
target: آخر>>

en: All content
target: تمامی محتوا

en: Asc
target: صعودی

en: Master
target: مدیر

en: Wide
target: پهن

en: Max 650x650
target: حد اکثر 650x650

en: Narrow
target: باریک
