Niobi Research Center (8.x-1.0-alpha6) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Delete
target: Sguab às

en: Development
target: Leasachadh

en: Description
target: Tuairisgeul

en: Disabled
target: À comas

en: Enabled
target: An comas

en: Administration
target: Rianachd

en: Edit
target: Deasaich

en: Reset
target: Ath-shuidhich

en: Types
target: Seòrsaichean

en: Settings
target: Roghainnean

en: Update
target: Ùraich

en: Menu
target: Clàr-taice

en: Picture
target: Dealbh

en: All
target: Na h-uile

en: Update available
target: Ùrachadh ri fhaighinn

en: Roles
target: Dreuchdan

en: Tools
target: Innealan

en: Logout
target: Clàraich a-mach

en: Sort by
target: Seòrsaich a-rèir

en: Add menu
target: Cuir clàr-taice ris

en: Extend
target: Leudaich
