Niobi Research Center (8.x-2.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (89 entries)

en: Home
target: خانه

en: Title
target: عنوان

en: Body
target: بدنه

en: Pages
target: صفحه‌ها

en: Status
target: وضعیت

en: Delete
target: حذف

en: Submit
target: ثبت

en: Group
target: گروه

en: Type
target: نوع

en: Author
target: نویسنده

en: Closed
target: بسته شده

en: Subject
target: موضوع

en: Actions
target: عملکردها

en: Description
target: شرح

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Home page
target: صفحه خانگی

en: Download
target: دانلود

en: view
target: مشاهده

en: Edit
target: تدوین

en: Search
target: جستجو

en: Reset
target: اعاده

en: None
target: هیچ

en: Test
target: آزمایش

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: Label
target: برچسب

en: Open
target: باز

en: View
target: مشاهده

en: Manage
target: مدیریت

en: Updated
target: به‌روز

en: ID
target: هویت

en: Picture
target: تصویر

en: User
target: کاربر

en: Error
target: خطا

en: Created
target: ایجاد گردید

en: All
target: همه

en: Add content
target: افزودن محتوا

en: Block
target: قالبک

en: Page
target: صفحه

en: To
target: به

en: From
target: از

en: Visibility
target: وضعیت نمایش

en: Roles
target: نقش‌ها

en: Published
target: منتشر شده

en: Average
target: میانگین

en: Warning
target: اخطار

en: Authored by
target: نوشته شده توسط

en: ,
target: ،

en: Plain text
target: متن ساده

en: Desc
target: نزولی

en: Table
target: جدول

en: Maximum length
target: حداکثر طول

en: Anonymous
target: ناشناس

en: Clone
target: تکثیر سازی

en: Sort by
target: مرتب کن بر اساس

en: Size of textfield
target: اندازه میدان متن

en: Clear
target: پاک کردن

en: Accept
target: قبول

en: Workflow
target: جریان کار

en: Info
target: اطلاعات

en: Results
target: نتایج

en: Duplicate
target: تکراری

en: Changed
target: تغییر یافته

en: Not published
target: منتشر نشده

en: Apply
target: تایید

en: Form
target: ورقه

en: Offset
target: جابجایی

en: Machine name
target: نام دستگاه

en: About
target: درباره

en: Reports
target: گزارش‌ها

en: View settings
target: تنظیمات نما

en: Items per page
target: عنصر‌ها در هر صفحه

en: ‹‹
target: >>

en: ››
target: <<

en: Placeholder
target: جایگذار

en: - All -
target: - همه -

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول میدان به کاراکتر.

en: « First
target: >>اول

en: Last »
target: آخر>>

en: All content
target: تمامی محتوا

en: - Select a value -
target: - یک مقدار را انتخاب کنید -

en: Asc
target: صعودی

en: Master
target: مدیر

en: Entity Reference
target: مرجع عنصر

en: Wide
target: پهن

en: Max 650x650
target: حد اکثر 650x650

en: Narrow
target: باریک
