Niobi Research Center (8.x-2.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: Home
target: முகப்பு

en: Title
target: தலைப்பு

en: Status
target: நிலை

en: Delete
target: நீக்குக

en: Submit
target: சமர்ப்பிக்குக

en: Type
target: வகை

en: Author
target: எழுத்தாளர்

en: Subject
target: பொருள்

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: view
target: நோக்குக

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Search
target: தேடல்

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: View
target: நோக்குக

en: User
target: பயனாளர்

en: Error
target: வழு

en: Block
target: கட்டம்

en: Page
target: பக்கம்

en: Roles
target: பாத்திரங்கள்

en: Published
target: பிரசுரிக்கப்பட்டது

en: Anonymous
target: பெயரிலி
