Node read time (8.x-1.12) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Container
target: 容器

en: 1 minute | @count minutes
target[0]: 1 分钟
target[1]: @count 分钟

en: 1 minute
target: 1分钟

en: 1 second | @count seconds
target[0]: 1 秒
target[1]: @count 秒

en: Unit of time
target: 单位时间
