Node read time (8.x-1.3) - en to lt translation catalogue (2 entries)

en: 1 second | @count seconds
lt[0]: @count sekundė
lt[1]: @count sekundės
lt[2]: @count sekundžių

en: Unit of time
lt: Laiko vienetas
