Node read time (8.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Container
target: نگهدارنده

en: 1 minute | @count minutes
target[0]: 1 دقیقه
target[1]: @count دقیقه

en: 1 second | @count seconds
target[0]: 1 ثانیه
target[1]: @count ثانیه

en: Unit of time
target: منطقه زمانی
