No Request New Password (8.x-1.4) - en to ku translation catalogue (2 entries)

en: user
ku: بەکارهێنەر

en: Login attempt failed for %user.
ku: چونە ژورەوە سەرکەتوو نەبوو بۆ بەکارهێنەری %user.
