Page Not Found Passthrough (Redirect on 404) (1.0.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Settings
target: Configurações

en: Redirect
target: Redirecionar

en: 301 Moved Permanently
target: 301 Movido Permanentemente

en: 307 Temporary Redirect
target: 307 Temporariamente Redirecionado

en: 302 Found
target: 302 Encontrado

en: 303 See Other
target: 303 Veja Outro

en: Page not found
target: A página não foi encontrada

en: The path '%path' has to start with a slash.
target: O caminho '%path' deve iniciar com uma barra.

en: Either the path '%path' is invalid or you do not have access to it.
target: O caminho '%path' é inválido ou você não tem acesso a ele.
