Page Not Found Passthrough (Redirect on 404) (1.0.0-beta3) - en to sk translation catalogue (4 entries)

en: Settings
sk: Nastavenia

en: Page not found
sk: Stránka nebola nájdená

en: The path '%path' has to start with a slash.
sk: Cesta '%path' musí začínať lomítkom.

en: Either the path '%path' is invalid or you do not have access to it.
sk: Buď je cesta '%path' neplatná, alebo k nej nemáte prístup.
