Nyan cat progress bar (2.0.0) - en to mr translation catalogue (3 entries)

en: User interface
mr: वापरकर्ता अंतरपृष्ठ

en: Preview
mr: पुर्वदृश्य

en: Audio
mr: ध्वनी
