One Time Password (2.0.0) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Submit
target: Indsend

en: The configuration options have been saved.
target: Indstillingerne er blevet gemt.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøgt at bruge en engangslogind-URL som er udløbet. Brug formularen herunder til at anmode om en ny.
