One Time Password (8.x-1.3) - en to oc translation catalogue (3 entries)

en: Submit
oc: Sometre

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
oc: Avètz temptat d'utilizar un ligam de connexion temporària qu'a expirat. Demandatz-ne un novèl en utilizant lo formulari çaijós.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
oc: Avètz ensajat utilizar un ligam de connexion unic d'un sol còp que ja es estat utilizat o ja es pas valid. Demanatz-ne un novèl utilizant lo formulari seguent.
