OPcache Control (2.0.0-alpha1) - en to km translation catalogue (5 entries)

en: Yes
km: បាទ/ចាស

en: No
km: ទេ

en: Reset
km: កំណត់​ឡើង​វិញ

en: Statistics
km: ស្ថិតិ

en: Configuration
km: ការ​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​
