OPcache Control (3.0.0-beta1) - en to es translation catalogue (6 entries)

en: Yes
es: Sí

en: Reset
es: Restablecer

en: never
es: nunca

en: Statistics
es: Estadísticas

en: Configuration
es: Configuración

en: Performance and scalability
es: Rendimiento y escalabilidad
