OPcache Control (3.0.0-beta4) - en to or translation catalogue (3 entries)

en: Disabled
or: ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଛି

en: Enabled
or: ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି

en: never
or: କେବେ ବି ନୁହେଁ
