OPcache Control (3.0.0-beta4) - en to ro translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
ro: Dezactivat

en: Enabled
ro: Activat

en: Reset
ro: Resetează

en: never
ro: nicioadă

en: Statistics
ro: Statistici

en: Configuration
ro: Configurație
