OPcache Control (3.0.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: never
target: ஒருபோதுமில்லை
