OPcache Control (3.0.0-beta4) - en to vi translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
vi: Tắt

en: Enabled
vi: Bật

en: Reset
vi: Thiết lập lại

en: never
vi: chưa bao giờ

en: Statistics
vi: Thống kê

en: Configuration
vi: Cấu hình
