OPcache Control (3.0.0-beta3) - en to ug translation catalogue (3 entries)

en: Reset
ug: ئەسلىگە قايتۇرۇش

en: never
ug: زىيارەت قىلمىغان

en: Configuration
ug: لايىھە
